\begin{abstract}

% 先頭に空白を入れない
% おなじようなことをうだうだ繰り返し書かない

IT技術が学ぶ時に、学習環境として実際の計算機上でエミュレートされた仮想の計算機である Virtual Machine (以下 VM ) と、
OS 上の隔離された環境を構築する技術であるコンテナが重要である。
これらはローカルに設置された計算機、あるいはクラウド上に作られる。
学生が使用するVMやコンテナを、学生側あるいは教員側から適切に管理するシステムが必要となっている。
管理システムには、マルチユーザで動作するのは当然として、入門者や管理者に適したUI、実験的なVMに必然的に含まれるセキュリティの問題への対処などが含まれる。
学生の演習には、VM の作成やアップロード、セキュリティ管理、Webサービスの実装などがある。
オンプレミスな環境でのテストから、自動的にクラウドにデプロイする継続的開発も重要である。
 
本研究では、クラウドと VM 、コンテナを管理する Shien システムの構築と評価を行った。複数のユーザに対応するための virsh の wrapper である ie-virsh、
コンテナ管理ソフトウエアである Docker の wrapper である ie-docker を作成した。
また、その際に計算機同士で共有する iSCSI ディスクに使う Filesystem と、コンテナや VM の IO 速度の評価を行った。

\end{abstract}
